Christliches Empfehlungsschreiben
edition published: 2023-10-06
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

33087 IV/Vspc ? [perg]

Τύραννος τοῖς κατὰ τόπον ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ χαίρειν. τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Εὐδαίμονα ἐρχόμενον πρὸς ὑμᾶς προσδέξασθε αὐτὸν κατὰ τὸ ἔθος, διʼ οὗ ὑμᾶς προσαγορεύω ἐγώ τε καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντας τοὺς σὺν ὑμῖν ἀδελφούς. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὐχόμεθα ἐν κυρίῳ.